<template>
  <path
    d="M15.5 13.5002C15.5 15.5002 13 17.0002 13 18.5002H11C11 17.0002 8.5 15.5002 8.5 13.5002C8.5 11.5702 10.07 10.0002 12 10.0002C13.93 10.0002 15.5 11.5702 15.5 13.5002ZM13 19.5002H11V20.0002C11 20.5502 11.45 21.0002 12 21.0002C12.55 21.0002 13 20.5502 13 20.0002V19.5002ZM19 13.0002C19 14.3902 18.59 15.6902 17.88 16.7802C17.63 17.1702 17.69 17.6902 18.02 18.0202C18.46 18.4602 19.22 18.4002 19.56 17.8702C20.47 16.4702 21 14.8002 21 13.0002C21 10.6402 20.09 8.49015 18.6 6.88015C18.21 6.46015 17.55 6.45015 17.15 6.85015C16.77 7.23015 16.77 7.84015 17.13 8.24015C18.29 9.49015 19 11.1602 19 13.0002ZM15.65 4.65015L12.86 1.86015C12.54 1.54015 12 1.76015 12 2.21015V4.00015C7.03 4.00015 3 8.03015 3 13.0002C3 14.8002 3.53 16.4702 4.44 17.8802C4.78 18.4102 5.54 18.4702 5.98 18.0302C6.31 17.7002 6.37 17.1902 6.12 16.8002C4.73 14.6502 4.48 11.7002 6.25 8.80015C7.45 6.85015 9.71 5.81015 12 6.00015V7.79015C12 8.24015 12.54 8.46015 12.85 8.14015L15.64 5.35015C15.84 5.16015 15.84 4.84015 15.65 4.65015Z"
  />
</template>
