<template>
  <path
    d="M6.5 21.0002H3C2.45 21.0002 2 20.5502 2 20.0002V10.0002C2 9.45018 2.45 9.00018 3 9.00018H6.5C7.05 9.00018 7.5 9.45018 7.5 10.0002V20.0002C7.5 20.5502 7.05 21.0002 6.5 21.0002ZM13.75 3.00018H10.25C9.7 3.00018 9.25 3.45018 9.25 4.00018V20.0002C9.25 20.5502 9.7 21.0002 10.25 21.0002H13.75C14.3 21.0002 14.75 20.5502 14.75 20.0002V4.00018C14.75 3.45018 14.3 3.00018 13.75 3.00018ZM21 11.0002H17.5C16.95 11.0002 16.5 11.4502 16.5 12.0002V20.0002C16.5 20.5502 16.95 21.0002 17.5 21.0002H21C21.55 21.0002 22 20.5502 22 20.0002V12.0002C22 11.4502 21.55 11.0002 21 11.0002Z"
  />
</template>
