<template>
  <path
    d="M23 11.0102L18 11.0002C17.45 11.0002 17 11.4502 17 12.0002V21.0002C17 21.5502 17.45 22.0002 18 22.0002H23C23.55 22.0002 24 21.5502 24 21.0002V12.0002C24 11.4502 23.55 11.0102 23 11.0102ZM23 20.0002H18V13.0002H23V20.0002ZM20 2.00018H2C0.9 2.00018 0 2.90018 0 4.00018V16.0002C0 17.1002 0.9 18.0002 2 18.0002H9V20.0002H8C7.45 20.0002 7 20.4502 7 21.0002C7 21.5502 7.45 22.0002 8 22.0002H14C14.55 22.0002 15 21.5502 15 21.0002C15 20.4502 14.55 20.0002 14 20.0002H13V18.0002H14C14.55 18.0002 15 17.5502 15 17.0002C15 16.4502 14.55 16.0002 14 16.0002H3C2.45 16.0002 2 15.5502 2 15.0002V5.00018C2 4.45018 2.45 4.00018 3 4.00018H19C19.55 4.00018 20 4.45018 20 5.00018V8.00018C20 8.55018 20.45 9.00018 21 9.00018C21.55 9.00018 22 8.55018 22 8.00018V4.00018C22 2.90018 21.1 2.00018 20 2.00018ZM11.97 9.00018L11 6.00018L10.03 9.00018H7L9.47 10.7602L8.53 13.6702L11 11.8702L13.47 13.6702L12.53 10.7602L15 9.00018H11.97Z"
  />
</template>
