<template>
  <path
    d="M4.5 11.0002H2.5V9.75018C2.5 9.34018 2.16 9.00018 1.75 9.00018C1.34 9.00018 1 9.34018 1 9.75018V14.2502C1 14.6602 1.34 15.0002 1.75 15.0002C2.16 15.0002 2.5 14.6602 2.5 14.2502V12.5002H4.5V14.2502C4.5 14.6602 4.84 15.0002 5.25 15.0002C5.66 15.0002 6 14.6602 6 14.2502V9.75018C6 9.34018 5.66 9.00018 5.25 9.00018C4.84 9.00018 4.5 9.34018 4.5 9.75018V11.0002ZM7.75 10.5002H8.5V14.2502C8.5 14.6602 8.84 15.0002 9.25 15.0002C9.66 15.0002 10 14.6602 10 14.2502V10.5002H10.75C11.16 10.5002 11.5 10.1602 11.5 9.75018C11.5 9.34018 11.16 9.00018 10.75 9.00018H7.75C7.34 9.00018 7 9.34018 7 9.75018C7 10.1602 7.34 10.5002 7.75 10.5002ZM13.25 10.5002H14V14.2502C14 14.6602 14.34 15.0002 14.75 15.0002C15.16 15.0002 15.5 14.6602 15.5 14.2502V10.5002H16.25C16.66 10.5002 17 10.1602 17 9.75018C17 9.34018 16.66 9.00018 16.25 9.00018H13.25C12.84 9.00018 12.5 9.34018 12.5 9.75018C12.5 10.1602 12.84 10.5002 13.25 10.5002ZM21.5 9.00018H19C18.45 9.00018 18 9.45018 18 10.0002V14.2502C18 14.6602 18.34 15.0002 18.75 15.0002C19.16 15.0002 19.5 14.6602 19.5 14.2502V13.0002H21.5C22.33 13.0002 23 12.3202 23 11.5002V10.5002C23 9.68018 22.33 9.00018 21.5 9.00018ZM21.5 11.5002H19.5V10.5002H21.5V11.5002Z"
  />
</template>
