<template>
  <path
    d="M12 2.00018C6.48 2.00018 2 6.48018 2 12.0002C2 17.5202 6.48 22.0002 12 22.0002C17.52 22.0002 22 17.5202 22 12.0002C22 6.48018 17.52 2.00018 12 2.00018ZM12 20.0002C7.59 20.0002 4 16.4102 4 12.0002C4 7.59018 7.59 4.00018 12 4.00018C16.41 4.00018 20 7.59018 20 12.0002C20 16.4102 16.41 20.0002 12 20.0002ZM11 16.0002H13V18.0002H11V16.0002ZM12.61 6.04018C10.55 5.74018 8.73 7.01018 8.18 8.83018C8 9.41018 8.44 10.0002 9.05 10.0002H9.25C9.66 10.0002 9.99 9.71018 10.13 9.33018C10.45 8.44018 11.4 7.83018 12.43 8.05018C13.38 8.25018 14.08 9.18018 14 10.1502C13.9 11.4902 12.38 11.7802 11.55 13.0302C11.55 13.0402 11.54 13.0402 11.54 13.0502C11.53 13.0702 11.52 13.0802 11.51 13.1002C11.42 13.2502 11.33 13.4202 11.26 13.6002C11.25 13.6302 11.23 13.6502 11.22 13.6802C11.21 13.7002 11.21 13.7202 11.2 13.7502C11.08 14.0902 11 14.5002 11 15.0002H13C13 14.5802 13.11 14.2302 13.28 13.9302C13.3 13.9002 13.31 13.8702 13.33 13.8402C13.41 13.7002 13.51 13.5702 13.61 13.4502C13.62 13.4402 13.63 13.4202 13.64 13.4102C13.74 13.2902 13.85 13.1802 13.97 13.0702C14.93 12.1602 16.23 11.4202 15.96 9.51018C15.72 7.77018 14.35 6.30018 12.61 6.04018Z"
  />
</template>
