<template>
  <path
    d="M12 2.00018C6.48 2.00018 2 6.48018 2 12.0002C2 17.5202 6.48 22.0002 12 22.0002C17.52 22.0002 22 17.5202 22 12.0002C22 6.48018 17.52 2.00018 12 2.00018ZM8 17.5002C6.62 17.5002 5.5 16.3802 5.5 15.0002C5.5 13.6202 6.62 12.5002 8 12.5002C9.38 12.5002 10.5 13.6202 10.5 15.0002C10.5 16.3802 9.38 17.5002 8 17.5002ZM9.5 8.00018C9.5 6.62018 10.62 5.50018 12 5.50018C13.38 5.50018 14.5 6.62018 14.5 8.00018C14.5 9.38018 13.38 10.5002 12 10.5002C10.62 10.5002 9.5 9.38018 9.5 8.00018ZM16 17.5002C14.62 17.5002 13.5 16.3802 13.5 15.0002C13.5 13.6202 14.62 12.5002 16 12.5002C17.38 12.5002 18.5 13.6202 18.5 15.0002C18.5 16.3802 17.38 17.5002 16 17.5002Z"
  />
</template>
