<template>
  <path
    d="M12.25 9.00018C12.66 9.00018 13 9.34018 13 9.75018V14.2502C13 14.6602 12.66 15.0002 12.25 15.0002C11.84 15.0002 11.5 14.6602 11.5 14.2502V9.75018C11.5 9.34018 11.84 9.00018 12.25 9.00018ZM10 9.75018C10 9.34018 9.66 9.00018 9.25 9.00018H6C5.4 9.00018 5 9.50018 5 10.0002V14.0002C5 14.5002 5.4 15.0002 6 15.0002H9C9.6 15.0002 10 14.5002 10 14.0002V12.7502C10 12.3402 9.66 12.0002 9.25 12.0002C8.84 12.0002 8.5 12.3402 8.5 12.7502V13.5002H6.5V10.5002H9.25C9.66 10.5002 10 10.1602 10 9.75018ZM19 9.75018C19 9.34018 18.66 9.00018 18.25 9.00018H15.5C14.95 9.00018 14.5 9.45018 14.5 10.0002V14.2502C14.5 14.6602 14.84 15.0002 15.25 15.0002C15.66 15.0002 16 14.6602 16 14.2502V13.0002H17.25C17.66 13.0002 18 12.6602 18 12.2502C18 11.8402 17.66 11.5002 17.25 11.5002H16V10.5002H18.25C18.66 10.5002 19 10.1602 19 9.75018Z"
  />
</template>
