<template>
  <path
    d="M11 6.00018C12.38 6.00018 13.63 6.56018 14.54 7.46018L12.85 9.15018C12.54 9.46018 12.76 10.0002 13.21 10.0002H17.5C17.78 10.0002 18 9.78018 18 9.50018V5.21018C18 4.76018 17.46 4.54018 17.15 4.86018L15.95 6.06018C14.68 4.78018 12.93 4.00018 11 4.00018C7.96 4.00018 5.38 5.94018 4.42 8.64018C4.18 9.30018 4.65 10.0002 5.35 10.0002C5.77 10.0002 6.14 9.74018 6.28 9.34018C6.96 7.40018 8.82 6.00018 11 6.00018ZM16.64 15.1402C17.04 14.6002 17.36 13.9902 17.59 13.3402C17.82 12.6902 17.34 12.0002 16.65 12.0002C16.23 12.0002 15.86 12.2602 15.72 12.6602C15.04 14.6002 13.18 16.0002 11 16.0002C9.62 16.0002 8.37 15.4402 7.46 14.5402L9.15 12.8502C9.46 12.5402 9.24 12.0002 8.79 12.0002H4.5C4.22 12.0002 4 12.2202 4 12.5002V16.7902C4 17.2402 4.54 17.4602 4.85 17.1402L6.05 15.9402C7.32 17.2202 9.07 18.0002 11 18.0002C12.55 18.0002 13.98 17.4902 15.14 16.6402L19.25 20.7502C19.66 21.1602 20.33 21.1602 20.74 20.7502C21.15 20.3402 21.15 19.6702 20.74 19.2602L16.64 15.1402Z"
  />
</template>
