<template>
  <path
    d="M20 19.5902V8.83018C20 8.30018 19.79 7.79018 19.41 7.42018L14.58 2.59018C14.21 2.21018 13.7 2.00018 13.17 2.00018H6C4.9 2.00018 4.01 2.90018 4.01 4.00018L4 20.0002C4 21.1002 4.89 22.0002 5.99 22.0002H18C18.45 22.0002 18.85 21.8502 19.19 21.6002L14.76 17.1702C13.9 17.7302 12.87 18.0502 11.76 17.9902C9.39 17.8802 7.36 16.0302 7.04 13.6802C6.6 10.3302 9.49 7.50018 12.87 8.07018C14.82 8.40018 16.44 9.92018 16.87 11.8502C17.2 13.3102 16.88 14.6702 16.17 15.7502L20 19.5902ZM9 13.0002C9 14.6602 10.34 16.0002 12 16.0002C13.66 16.0002 15 14.6602 15 13.0002C15 11.3402 13.66 10.0002 12 10.0002C10.34 10.0002 9 11.3402 9 13.0002Z"
  />
</template>
