<template>
  <path
    d="M10.25 13.0002C10.25 13.6902 9.69 14.2502 9 14.2502C8.31 14.2502 7.75 13.6902 7.75 13.0002C7.75 12.3102 8.31 11.7502 9 11.7502C9.69 11.7502 10.25 12.3102 10.25 13.0002ZM15 11.7502C14.31 11.7502 13.75 12.3102 13.75 13.0002C13.75 13.6902 14.31 14.2502 15 14.2502C15.69 14.2502 16.25 13.6902 16.25 13.0002C16.25 12.3102 15.69 11.7502 15 11.7502ZM22 12.0002C22 17.5202 17.52 22.0002 12 22.0002C6.48 22.0002 2 17.5202 2 12.0002C2 6.48018 6.48 2.00018 12 2.00018C17.52 2.00018 22 6.48018 22 12.0002ZM10.66 4.12018C12.06 6.44018 14.6 8.00018 17.5 8.00018C17.96 8.00018 18.41 7.95018 18.84 7.88018C17.44 5.56018 14.9 4.00018 12 4.00018C11.54 4.00018 11.09 4.05018 10.66 4.12018ZM4.42 9.47018C6.13 8.50018 7.45 6.92018 8.08 5.03018C6.37 6.00018 5.05 7.58018 4.42 9.47018ZM20 12.0002C20 11.2202 19.88 10.4702 19.67 9.76018C18.97 9.91018 18.25 10.0002 17.5 10.0002C14.37 10.0002 11.58 8.56018 9.74 6.31018C8.69 8.87018 6.6 10.8802 4 11.8602C4.01 11.9002 4 11.9502 4 12.0002C4 16.4102 7.59 20.0002 12 20.0002C16.41 20.0002 20 16.4102 20 12.0002Z"
  />
</template>
