<template>
  <path
    d="M20.5 11.0002H19V7.00018C19 5.90018 18.1 5.00018 17 5.00018H13V3.50018C13 2.12018 11.88 1.00018 10.5 1.00018C9.12 1.00018 8 2.12018 8 3.50018V5.00018H4C2.9 5.00018 2.01 5.90018 2.01 7.00018V10.8002H3.5C4.99 10.8002 6.2 12.0102 6.2 13.5002C6.2 14.9902 4.99 16.2002 3.5 16.2002H2V20.0002C2 21.1002 2.9 22.0002 4 22.0002H7.8V20.5002C7.8 19.0102 9.01 17.8002 10.5 17.8002C11.99 17.8002 13.2 19.0102 13.2 20.5002V22.0002H17C18.1 22.0002 19 21.1002 19 20.0002V16.0002H20.5C21.88 16.0002 23 14.8802 23 13.5002C23 12.1202 21.88 11.0002 20.5 11.0002Z"
  />
</template>
