<template>
  <path
    d="M16 13.0002H13C12.45 13.0002 12 13.4502 12 14.0002V17.0002C12 17.5502 12.45 18.0002 13 18.0002H16C16.55 18.0002 17 17.5502 17 17.0002V14.0002C17 13.4502 16.55 13.0002 16 13.0002ZM16 3.00018V4.00018H8V3.00018C8 2.45018 7.55 2.00018 7 2.00018C6.45 2.00018 6 2.45018 6 3.00018V4.00018H5C3.89 4.00018 3.01 4.90018 3.01 6.00018L3 20.0002C3 21.1002 3.89 22.0002 5 22.0002H19C20.1 22.0002 21 21.1002 21 20.0002V6.00018C21 4.90018 20.1 4.00018 19 4.00018H18V3.00018C18 2.45018 17.55 2.00018 17 2.00018C16.45 2.00018 16 2.45018 16 3.00018ZM18 20.0002H6C5.45 20.0002 5 19.5502 5 19.0002V9.00018H19V19.0002C19 19.5502 18.55 20.0002 18 20.0002Z"
  />
</template>
