<template>
  <path
    d="M10.08 10.8602C10.13 10.5302 10.24 10.2402 10.38 9.99018C10.52 9.74018 10.72 9.53018 10.97 9.37018C11.21 9.22018 11.51 9.15018 11.88 9.14018C12.11 9.15018 12.32 9.19018 12.51 9.27018C12.71 9.36018 12.89 9.48018 13.03 9.63018C13.17 9.78018 13.28 9.96018 13.37 10.1602C13.46 10.3602 13.5 10.5802 13.51 10.8002H15.3C15.28 10.3302 15.19 9.90018 15.02 9.51018C14.85 9.12018 14.62 8.78018 14.32 8.50018C14.02 8.22018 13.66 8.00018 13.24 7.84018C12.82 7.68018 12.36 7.61018 11.85 7.61018C11.2 7.61018 10.63 7.72018 10.15 7.95018C9.67 8.18018 9.27 8.48018 8.95 8.87018C8.63 9.26018 8.39 9.71018 8.24 10.2302C8.09 10.7502 8 11.2902 8 11.8702V12.1402C8 12.7202 8.08 13.2602 8.23 13.7802C8.38 14.3002 8.62 14.7502 8.94 15.1302C9.26 15.5102 9.66 15.8202 10.14 16.0402C10.62 16.2602 11.19 16.3802 11.84 16.3802C12.31 16.3802 12.75 16.3002 13.16 16.1502C13.57 16.0002 13.93 15.7902 14.24 15.5202C14.55 15.2502 14.8 14.9402 14.98 14.5802C15.16 14.2202 15.27 13.8402 15.28 13.4302H13.49C13.48 13.6402 13.43 13.8302 13.34 14.0102C13.25 14.1902 13.13 14.3402 12.98 14.4702C12.83 14.6002 12.66 14.7002 12.46 14.7702C12.27 14.8402 12.07 14.8602 11.86 14.8702C11.5 14.8602 11.2 14.7902 10.97 14.6402C10.72 14.4802 10.52 14.2702 10.38 14.0202C10.24 13.7702 10.13 13.4702 10.08 13.1402C10.03 12.8102 10 12.4702 10 12.1402V11.8702C10 11.5202 10.03 11.1902 10.08 10.8602ZM12 2.00018C6.48 2.00018 2 6.48018 2 12.0002C2 17.5202 6.48 22.0002 12 22.0002C17.52 22.0002 22 17.5202 22 12.0002C22 6.48018 17.52 2.00018 12 2.00018ZM12 20.0002C7.59 20.0002 4 16.4102 4 12.0002C4 7.59018 7.59 4.00018 12 4.00018C16.41 4.00018 20 7.59018 20 12.0002C20 16.4102 16.41 20.0002 12 20.0002Z"
  />
</template>
