<template>
  <path
    d="M13.17 2.00018H6C4.9 2.00018 4 2.90018 4 4.00018V20.0002C4 21.1002 4.9 22.0002 6 22.0002H18C19.1 22.0002 20 21.1002 20 20.0002V8.83018C20 8.30018 19.79 7.79018 19.41 7.42018L14.58 2.59018C14.21 2.21018 13.7 2.00018 13.17 2.00018ZM12 10.0002C13.1 10.0002 14 10.9002 14 12.0002C14 13.1002 13.1 14.0002 12 14.0002C10.9 14.0002 10 13.1002 10 12.0002C10 10.9002 10.9 10.0002 12 10.0002ZM16 18.0002H8V17.4302C8 16.6202 8.48 15.9002 9.22 15.5802C10.07 15.2102 11.01 15.0002 12 15.0002C12.99 15.0002 13.93 15.2102 14.78 15.5802C15.52 15.9002 16 16.6202 16 17.4302V18.0002Z"
  />
</template>
