<template>
  <path
    d="M20 6.00018H17.82C17.93 5.69018 18 5.35018 18 5.00018C18 3.34018 16.66 2.00018 15 2.00018C13.95 2.00018 13.04 2.54018 12.5 3.35018L12 4.02018L11.5 3.34018C10.96 2.54018 10.05 2.00018 9 2.00018C7.34 2.00018 6 3.34018 6 5.00018C6 5.35018 6.07 5.69018 6.18 6.00018H4C2.89 6.00018 2.01 6.89018 2.01 8.00018L2 19.0002C2 20.1102 2.89 21.0002 4 21.0002H20C21.11 21.0002 22 20.1102 22 19.0002V8.00018C22 6.89018 21.11 6.00018 20 6.00018ZM15 4.00018C15.55 4.00018 16 4.45018 16 5.00018C16 5.55018 15.55 6.00018 15 6.00018C14.45 6.00018 14 5.55018 14 5.00018C14 4.45018 14.45 4.00018 15 4.00018ZM9 4.00018C9.55 4.00018 10 4.45018 10 5.00018C10 5.55018 9.55 6.00018 9 6.00018C8.45 6.00018 8 5.55018 8 5.00018C8 4.45018 8.45 4.00018 9 4.00018ZM20 19.0002H4V17.0002H20V19.0002ZM20 14.0002H4V9.00018C4 8.45018 4.45 8.00018 5 8.00018H9.08L7.6 10.0202C7.27 10.4702 7.37 11.1002 7.82 11.4202C8.26 11.7402 8.89 11.6402 9.21 11.2002L12 7.40018L14.79 11.2002C15.11 11.6402 15.74 11.7402 16.18 11.4202C16.63 11.1002 16.73 10.4702 16.4 10.0202L14.92 8.00018H19C19.55 8.00018 20 8.45018 20 9.00018V14.0002Z"
  />
</template>
