<template>
  <path
    d="M20 5.00018H16.83L15.59 3.65018C15.22 3.24018 14.68 3.00018 14.12 3.00018H9.88C9.32 3.00018 8.78 3.24018 8.4 3.65018L7.17 5.00018H4C2.9 5.00018 2 5.90018 2 7.00018V19.0002C2 20.1002 2.9 21.0002 4 21.0002H20C21.1 21.0002 22 20.1002 22 19.0002V7.00018C22 5.90018 21.1 5.00018 20 5.00018ZM12 18.0002C9.24 18.0002 7 15.7602 7 13.0002C7 10.2402 9.24 8.00018 12 8.00018C14.76 8.00018 17 10.2402 17 13.0002C17 15.7602 14.76 18.0002 12 18.0002ZM12 9.00018L10.75 11.7502L8 13.0002L10.75 14.2502L12 17.0002L13.25 14.2502L16 13.0002L13.25 11.7502L12 9.00018Z"
  />
</template>
