<template>
  <path
    d="M19 8.00018H17.19C16.74 7.22018 16.12 6.55018 15.37 6.04018L16.3 5.11018C16.69 4.72018 16.69 4.09018 16.3 3.70018C15.91 3.31018 15.28 3.31018 14.89 3.70018L13.42 5.17018C12.96 5.06018 12.49 5.00018 12 5.00018C11.51 5.00018 11.04 5.06018 10.59 5.17018L9.11 3.70018C8.72 3.31018 8.09 3.31018 7.7 3.70018C7.31 4.09018 7.31 4.72018 7.7 5.11018L8.62 6.04018C7.88 6.55018 7.26 7.22018 6.81 8.00018H5C4.45 8.00018 4 8.45018 4 9.00018C4 9.55018 4.45 10.0002 5 10.0002H6.09C6.04 10.3302 6 10.6602 6 11.0002V12.0002H5C4.45 12.0002 4 12.4502 4 13.0002C4 13.5502 4.45 14.0002 5 14.0002H6V15.0002C6 15.3402 6.04 15.6702 6.09 16.0002H5C4.45 16.0002 4 16.4502 4 17.0002C4 17.5502 4.45 18.0002 5 18.0002H6.81C7.85 19.7902 9.78 21.0002 12 21.0002C14.22 21.0002 16.15 19.7902 17.19 18.0002H19C19.55 18.0002 20 17.5502 20 17.0002C20 16.4502 19.55 16.0002 19 16.0002H17.91C17.96 15.6702 18 15.3402 18 15.0002V14.0002H19C19.55 14.0002 20 13.5502 20 13.0002C20 12.4502 19.55 12.0002 19 12.0002H18V11.0002C18 10.6602 17.96 10.3302 17.91 10.0002H19C19.55 10.0002 20 9.55018 20 9.00018C20 8.45018 19.55 8.00018 19 8.00018ZM13 16.0002H11C10.45 16.0002 10 15.5502 10 15.0002C10 14.4502 10.45 14.0002 11 14.0002H13C13.55 14.0002 14 14.4502 14 15.0002C14 15.5502 13.55 16.0002 13 16.0002ZM13 12.0002H11C10.45 12.0002 10 11.5502 10 11.0002C10 10.4502 10.45 10.0002 11 10.0002H13C13.55 10.0002 14 10.4502 14 11.0002C14 11.5502 13.55 12.0002 13 12.0002Z"
  />
</template>
