<template>
  <path
    d="M12 20.0002C7.59 20.0002 4 16.4102 4 12.0002C4 7.59018 7.59 4.00018 12 4.00018C16.41 4.00018 20 7.59018 20 12.0002C20 16.4102 16.41 20.0002 12 20.0002ZM12 22.0002C17.52 22.0002 22 17.5202 22 12.0002C22 6.48018 17.52 2.00018 12 2.00018C6.48 2.00018 2 6.48018 2 12.0002C2 17.5202 6.48 22.0002 12 22.0002ZM11 12.0002V15.0002C11 15.5502 11.45 16.0002 12 16.0002C12.55 16.0002 13 15.5502 13 15.0002V12.0002H14.79C15.24 12.0002 15.46 11.4602 15.14 11.1502L12.35 8.36018C12.15 8.16018 11.84 8.16018 11.64 8.36018L8.85 11.1502C8.54 11.4602 8.76 12.0002 9.21 12.0002H11Z"
  />
</template>
