<template>
  <path
    d="M20.75 6.99018C20.61 6.44018 20.06 6.12018 19.51 6.24018C17.13 6.77018 14.48 7.00018 12 7.00018C9.52002 7.00018 6.87002 6.77018 4.49002 6.24018C3.94002 6.12018 3.39002 6.44018 3.25002 6.99018C3.11002 7.55018 3.45002 8.12018 4.00002 8.25018C5.61002 8.61018 7.35002 8.86018 9.00002 9.00018V21.0002C9.00002 21.5502 9.45002 22.0002 10 22.0002C10.55 22.0002 11 21.5502 11 21.0002V16.0002H13V21.0002C13 21.5502 13.45 22.0002 14 22.0002C14.55 22.0002 15 21.5502 15 21.0002V9.00018C16.65 8.86018 18.39 8.61018 19.99 8.25018C20.55 8.12018 20.89 7.55018 20.75 6.99018ZM12 6.00018C13.1 6.00018 14 5.10018 14 4.00018C14 2.90018 13.1 2.00018 12 2.00018C10.9 2.00018 10 2.90018 10 4.00018C10 5.10018 10.9 6.00018 12 6.00018Z"
  />
</template>
