<template>
  <div>
    <hive-alert
      type="info"
      message="信息提示"
    />
    <hive-alert
      type="success"
      message="导入成功"
    />
    <hive-alert
      type="error"
      message="导入失败，请重新导入"
    />
    <hive-alert
      type="warn"
      message="警告注意"
    />
    <hive-alert
      type="disabled"
      message="当前网络不可用"
    />
  </div>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
    };
  }
};
</script>
