<!-- 功能：通用echarts; 作者：LZJ; 时间：2022年07月25日 09:29:29-->
<template>
    <div id="CommonEcharts" :style="{ height: height, width: width }" />
</template>

<script>
import { handleEchartMixin } from '@/mixins';
export default {
    // 组件名称
    name: 'CommonEcharts',
    // 局部注册的组件
    components: {},
    mixins: [handleEchartMixin],
    // 组件参数 接收来自父组件的数据
    props: {},
    // 组件状态值
    data() {
        return {};
    },
    // 侦听器
    watch: {},
    created() {
    },
    mounted() {
    },
    methods: {
        setChartOptions() {
            this.chart.setOption(this.chartOption);
        }
    }
};
</script>

<!--使用了scoped属性之后，父组件的style样式将不会渗透到子组件中，-->
<style scoped lang='less'>

</style>
