en	Remove slide
uk	Вийміть слайд

en	Go to previous slide
uk	Перейти до попереднього слайду

en	Go to next slide
uk	Перейдіть до наступного слайда

en	Show in fullscreen
uk	Показати в повноекранному режимі

en	Duplicate current slide
uk	Продублювати поточний слайд

en	Add slide after current
uk	Додати слайд після поточного

en	Exit fullscreen
uk	Вийти на весь екран

en	View
uk	Вигляд

en	Tabs
uk	Вкладки

en	Slides
uk	Слайди