en	Remove slide
pt-pt	Retirar a corrediça

en	Go to previous slide
pt-pt	Ir para o diapositivo anterior

en	Go to next slide
pt-pt	Ir para o diapositivo seguinte

en	Show in fullscreen
pt-pt	Mostrar em ecrã completo

en	Duplicate current slide
pt-pt	Duplicar o diapositivo atual

en	Add slide after current
pt-pt	Adicionar slide após o atual

en	Exit fullscreen
pt-pt	Sair do ecrã inteiro

en	View
pt-pt	Ver

en	Tabs
pt-pt	Separadores

en	Slides
pt-pt	Deslizamentos