en	Remove slide
nb	Fjern lysbildet

en	Go to previous slide
nb	Gå til forrige lysbilde

en	Go to next slide
nb	Gå til neste lysbilde

en	Show in fullscreen
nb	Vis i fullskjerm

en	Duplicate current slide
nb	Dupliser gjeldende lysbilde

en	Add slide after current
nb	Legg til lysbilde etter gjeldende

en	Exit fullscreen
nb	Avslutt fullskjerm

en	View
nb	Utsikt

en	Tabs
nb	Faner

en	Slides
nb	Lysbilder