en	Remove slide
lt	Nuimkite skaidrę

en	Go to previous slide
lt	Pereiti prie ankstesnės skaidrės

en	Go to next slide
lt	Pereikite prie kitos skaidrės

en	Show in fullscreen
lt	Rodyti per visą ekraną

en	Duplicate current slide
lt	Dabartinės skaidrės dubliavimas

en	Add slide after current
lt	Pridėti skaidrę po dabartinės

en	Exit fullscreen
lt	Išeiti iš viso ekrano

en	View
lt	Peržiūrėti

en	Tabs
lt	Skirtukai

en	Slides
lt	Skaidrės