en	Remove slide
el	Αφαιρέστε το κλείστρο

en	Go to previous slide
el	Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια

en	Go to next slide
el	Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια

en	Show in fullscreen
el	Εμφάνιση σε πλήρη οθόνη

en	Duplicate current slide
el	Αντιγραφή τρέχουσας διαφάνειας

en	Add slide after current
el	Προσθήκη διαφάνειας μετά την τρέχουσα

en	Exit fullscreen
el	Έξοδος από την πλήρη οθόνη

en	View
el	Προβολή

en	Tabs
el	Καρτέλες

en	Slides
el	Διαφάνειες