en	Remove slide
da	Fjern slæden

en	Go to previous slide
da	Gå til forrige slide

en	Go to next slide
da	Gå til næste slide

en	Show in fullscreen
da	Vis i fuld skærm

en	Duplicate current slide
da	Dupliker det aktuelle slide

en	Add slide after current
da	Tilføj slide efter nuværende

en	Exit fullscreen
da	Afslut fuld skærm

en	View
da	Udsigt

en	Tabs
da	Faner

en	Slides
da	Lysbilleder