en	Remove slide
ar	إزالة الشريحة

en	Go to previous slide
ar	الانتقال إلى الشريحة السابقة

en	Go to next slide
ar	الانتقال إلى الشريحة التالية

en	Show in fullscreen
ar	عرض في وضع ملء الشاشة

en	Duplicate current slide
ar	تكرار الشريحة الحالية

en	Add slide after current
ar	إضافة شريحة بعد الحالية

en	Exit fullscreen
ar	الخروج من ملء الشاشة الكاملة

en	View
ar	عرض

en	Tabs
ar	علامات التبويب

en	Slides
ar	الشرائح