en	Run
uk	Біжи!

en	Clear Output
uk	Чистий вихід

en	Execution
uk	Страта

en	Allow Code execution
uk	Дозволити виконання коду

en	Run on load
uk	Запуск під навантаженням

en	Editor
uk	Редактор

en	Autocompletion
uk	Автозавершення

en	Visible
uk	Видимий

en	Results
uk	Результати

en	Show execution time
uk	Показати час виконання

en	Show execution count
uk	Показати лічильник виконання

en	Reset execution count
uk	Скинути лічильник виконання

en	This section of code is locked and cannot be edited
uk	Ця частина коду заблокована і не може бути відредагована