en	Run
lv	Palaist

en	Clear Output
lv	Notīrīt izeju

en	Execution
lv	Izpilde

en	Allow Code execution
lv	Atļaut koda izpildi

en	Run on load
lv	Palaist pēc slodzes

en	Editor
lv	Redaktors

en	Autocompletion
lv	Automātiskā papildināšana

en	Visible
lv	Redzams

en	Results
lv	Rezultāti

en	Show execution time
lv	Rādīt izpildes laiku

en	Show execution count
lv	Rādīt izpildes skaitu

en	Reset execution count
lv	Izpildes skaita atiestatīšana

en	This section of code is locked and cannot be edited
lv	Šī koda sadaļa ir bloķēta un nav rediģējama.