en	Run
bg	Изпълнявайте

en	Clear Output
bg	Изчистване на изхода

en	Execution
bg	Изпълнение

en	Allow Code execution
bg	Разрешаване на изпълнението на кода

en	Run on load
bg	Работете при натоварване

en	Editor
bg	Редактор

en	Autocompletion
bg	Автоматично допълване

en	Visible
bg	Видим

en	Results
bg	Резултати

en	Show execution time
bg	Показване на времето за изпълнение

en	Show execution count
bg	Показване на броя на изпълненията

en	Reset execution count
bg	Нулиране на броя на изпълненията

en	This section of code is locked and cannot be edited
bg	Този раздел от кода е заключен и не може да се редактира