import './index.less';

const AliyunVoice = () => {
  return (
    <div class='doc'>
      <div class='url'>
        阿里云语音服务平台：
        <a href='https://account.console.aliyun.com' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>
          https://account.console.aliyun.com
        </a>
      </div>
      <h1>1. 概述</h1>
      <div>
        通知模板结合通知配置为告警消息通知提供支撑。通知模板只能调用同一类型的通知配置服务。
        使用阿里云语音时需先在阿里云语音服务平台创建语音模板。
      </div>
      <h1>2.模板配置说明</h1>
      <div>
        <h2>1、绑定配置</h2>
        <div> 使用固定的通知配置发送此通知模板</div>
        <h2>2、类型</h2>
        <div> 阿里云语音通知类型，当类型为验证码类型时可配置变量。</div>
        <h2> 3、模板ID</h2>
        <div> 阿里云语音对每一条语音通知分配的唯一ID标识</div>
        <h2> 4、被叫号码</h2>
        <div> 当前仅支持国内手机号，此处若不填，则在模板调试和配置告警通知时手动填写。</div>
        <div>若您使用的语音通知文件为公共模式外呼，则该参数值不填。</div>
        <div>若您使用的语音通知文件为专属模式外呼，则必须传入已购买的号码，仅支持一个号码。</div>
        <h2> 5、被叫显号</h2>
        <div> 用户呼叫号码显示，必须是在阿里云购买的号码。</div>
        <h2> 6、播放次数</h2>
        <div> 最多可播放3次</div>
        <h2> 7、模板内容</h2>
        <div>
          仅当通知类型为验证码类型时可进行配置，变量标识需要阿里云模板中的标识一致，支持填写带变量的动态模板。
          变量填写规范示例：${'{name}'}
          。填写动态参数后，可对变量的名称、类型、格式进行配置，以便告警通知是填写。
        </div>
      </div>
    </div>
  );
};
export default AliyunVoice;
