import './index.less';

const AliyunSms = () => {
  return (
    <div class='doc'>
      <div class='url'>
        阿里云短信服务平台：
        <a href='https://dysms.console.aliyun.com' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>
          https://dysms.console.aliyun.com
        </a>
      </div>
      <h1>1. 概述</h1>
      <div>
        通知模板结合通知配置为告警消息通知提供支撑。通知模板只能调用同一类型的通知配置服务。
        使用阿里云短信时需先在阿里云短信服务平台创建短信模板。
      </div>
      <h1>2.模板配置说明</h1>

      <div>
        <h2> 1、绑定配置</h2>
        <div> 使用固定的通知配置发送此通知模板</div>
        <h2> 2、模板</h2>
        <div> 阿里云短信平台自定义的模板名称</div>
        <h2> 3、收信人</h2>
        <div> 当前仅支持国内手机号，此处若不填，则在模板调试和配置告警通知时手动填写</div>
        <h2> 4、签名</h2>
        <div> 用于短信内容签名信息显示，需在阿里云短信进行配置。</div>
        <h2> 5、变量属性</h2>
        <div>需要在当前页面手动设置与阿里云短信模板中一样的变量，否则会导致发送异常。</div>
      </div>
    </div>
  );
};
export default AliyunSms;
