import { FC } from 'react'

import { SvgIcon, SvgIconProps } from '@mui/material'

const AboutUsImage: FC<SvgIconProps> = ({ sx, ...props }) => (
  <SvgIcon sx={{ fontSize: 200, color: 'primary.dark', ...sx }} {...props}>
    <svg
      width="200"
      height="200"
      viewBox="0 0 200 200"
      fill="none"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    >
      <path
        d="M32.2001 86.4004C32.0001 86.4004 31.9001 86.5004 31.8001 86.6004C31.7001 86.7004 31.6001 86.9004 31.6001 87.0004C31.6001 87.2004 31.7001 87.3004 31.8001 87.4004C31.9001 87.5004 32.1001 87.6004 32.2001 87.6004C32.4001 87.6004 32.5001 87.5004 32.6001 87.4004C32.7001 87.3004 32.8001 87.1004 32.8001 87.0004C32.8001 86.8004 32.7001 86.7004 32.6001 86.6004C32.5001 86.5004 32.4001 86.4004 32.2001 86.4004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M40.8001 80.7004C40.6001 80.7004 40.5001 80.8004 40.3001 80.9004C40.2001 81.0004 40.1001 81.2004 40.1001 81.4004C40.1001 81.5004 40.1001 81.6004 40.1001 81.6004C40.1001 81.7004 40.2001 81.7004 40.2001 81.8004C40.3001 81.9004 40.3001 81.9004 40.4001 81.9004C40.5001 81.9004 40.6001 81.9004 40.6001 81.9004H40.8001C40.9001 81.9004 40.9001 81.8004 41.0001 81.8004C41.1001 81.7004 41.1001 81.7004 41.1001 81.6004C41.1001 81.5004 41.1001 81.4004 41.1001 81.4004C41.1001 81.2004 41.0001 81.1004 40.9001 80.9004C41.2001 80.8004 41.0001 80.7004 40.8001 80.7004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M49.1001 87.1004C48.9001 87.1004 48.8001 87.2004 48.6001 87.3004C48.5001 87.4004 48.4001 87.6004 48.4001 87.8004C48.4001 88.0004 48.5001 88.1004 48.6001 88.3004C48.7001 88.4004 48.9001 88.5004 49.1001 88.5004C49.3001 88.5004 49.4001 88.4004 49.6001 88.3004C49.7001 88.2004 49.8001 88.0004 49.8001 87.8004C49.8001 87.6004 49.7001 87.5004 49.6001 87.3004C49.4001 87.1004 49.3001 87.1004 49.1001 87.1004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M60.4001 90.1004C60.6001 90.1004 60.7001 90.0004 60.9001 89.9004C61.0001 89.8004 61.1001 89.6004 61.1001 89.4004C61.1001 89.2004 61.0001 89.1004 60.9001 88.9004C60.8001 88.8004 60.6001 88.7004 60.4001 88.7004C60.2001 88.7004 60.1001 88.8004 59.9001 88.9004C59.8001 89.0004 59.7001 89.2004 59.7001 89.4004C59.7001 89.6004 59.8001 89.7004 59.9001 89.9004C60.0001 90.1004 60.2001 90.1004 60.4001 90.1004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M66.2001 80.3004C66.4001 80.3004 66.5001 80.2004 66.7001 80.1004C66.8001 80.0004 66.9001 79.8004 66.9001 79.6004C66.9001 79.4004 66.8001 79.3004 66.7001 79.1004C66.6001 79.0004 66.4001 78.9004 66.2001 78.9004C66.0001 78.9004 65.9001 79.0004 65.7001 79.1004C65.6001 79.2004 65.5001 79.4004 65.5001 79.6004C65.5001 79.8004 65.6001 79.9004 65.7001 80.1004C65.9001 80.2004 66.1001 80.3004 66.2001 80.3004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M76.7001 80.0004C76.8001 80.1004 76.8001 80.1004 76.9001 80.1004C77.0001 80.1004 77.1001 80.1004 77.1001 80.1004H77.3001C77.4001 80.1004 77.4001 80.0004 77.5001 80.0004C77.6001 79.9004 77.6001 79.9004 77.6001 79.8004C77.6001 79.7004 77.6001 79.6004 77.6001 79.6004C77.6001 79.4004 77.5001 79.3004 77.4001 79.1004C77.3001 79.0004 77.1001 78.9004 76.9001 78.9004C76.7001 78.9004 76.6001 79.0004 76.4001 79.1004C76.3001 79.2004 76.2001 79.4004 76.2001 79.6004C76.2001 79.7004 76.2001 79.8004 76.2001 79.8004C76.2001 79.8004 76.7001 79.9004 76.7001 80.0004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M80.9001 71.5004C81.1001 71.5004 81.2001 71.4004 81.4001 71.3004C81.5001 71.2004 81.6001 71.0004 81.6001 70.8004C81.6001 70.6004 81.5001 70.5004 81.4001 70.3004C81.3001 70.2004 81.1001 70.1004 80.9001 70.1004C80.7001 70.1004 80.6001 70.2004 80.4001 70.3004C80.3001 70.4004 80.2001 70.6004 80.2001 70.8004C80.2001 71.0004 80.3001 71.1004 80.4001 71.3004C80.6001 71.4004 80.7001 71.5004 80.9001 71.5004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M55.2001 98.8004C55.3001 98.9004 55.3001 98.9004 55.4001 98.9004C55.5001 98.9004 55.6001 98.9004 55.6001 98.9004H55.8001C55.8001 98.9004 55.9001 98.8004 56.0001 98.8004C56.1001 98.7004 56.1001 98.7004 56.1001 98.6004C56.1001 98.5004 56.1001 98.4004 56.1001 98.4004C56.1001 98.2004 56.0001 98.1004 55.9001 97.9004C55.8001 97.8004 55.6001 97.7004 55.4001 97.7004C55.2001 97.7004 55.1001 97.8004 54.9001 97.9004C55.0001 98.0004 55.0001 98.1004 55.0001 98.3004C55.0001 98.4004 55.0001 98.5004 55.0001 98.5004C55.0001 98.5004 55.1001 98.7004 55.2001 98.8004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M65.6001 98.3004C65.8001 98.3004 65.9001 98.2004 66.1001 98.1004C66.2001 98.0004 66.3001 97.8004 66.3001 97.6004C66.3001 97.4004 66.2001 97.3004 66.1001 97.1004C66.0001 96.9004 65.7001 97.0004 65.6001 97.0004C65.5001 97.0004 65.3001 97.1004 65.1001 97.2004C65.0001 97.3004 64.9001 97.5004 64.9001 97.7004C64.9001 97.9004 65.0001 98.0004 65.1001 98.2004C65.2001 98.3004 65.4001 98.3004 65.6001 98.3004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M107.2 65.5004C107 65.5004 106.9 65.6004 106.8 65.7004C106.7 65.8004 106.6 66.0004 106.6 66.1004C106.6 66.2004 106.6 66.3004 106.6 66.4004C106.6 66.5004 106.7 66.6004 106.7 66.6004C106.7 66.6004 106.8 66.7004 106.9 66.7004C107 66.7004 107.1 66.8004 107.2 66.8004C107.3 66.8004 107.4 66.8004 107.5 66.7004C107.6 66.7004 107.7 66.6004 107.7 66.6004C107.7 66.6004 107.8 66.5004 107.8 66.4004C107.8 66.3004 107.8 66.2004 107.8 66.1004C107.8 65.9004 107.7 65.8004 107.6 65.7004C107.5 65.5004 107.3 65.5004 107.2 65.5004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M171.7 81.6004C171.9 81.6004 172 81.5004 172.2 81.4004C172.3 81.3004 172.4 81.1004 172.4 80.9004C172.4 80.7004 172.3 80.6004 172.2 80.4004C172.1 80.3004 171.9 80.2004 171.7 80.2004C171.5 80.2004 171.4 80.3004 171.2 80.4004C171.1 80.5004 171 80.7004 171 80.9004C171 81.1004 171.1 81.2004 171.2 81.4004C171.4 81.5004 171.5 81.6004 171.7 81.6004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M195 101.9C195 101.5 194.8 101.3 194.5 101.1C193.6 100.4 191.6 100.9 188.4 101.6C186.2 102.1 183.7 102.7 182 102.6C181 102.5 179.9 102.6 178.9 102.9C177.8 103.2 177.2 103.9 176.5 104.7C175.9 105.4 175.2 106.2 173.9 107C173.3 106.6 172.7 106.3 172 106C171.8 105.9 171.6 106 171.5 106.1L157.4 119.2C156.8 115.9 154 104.6 146.2 99.8004C146.1 97.6004 145.9 95.4004 145.5 93.3004C145.6 92.9004 145.7 92.6004 145.9 92.3004C146.1 91.8004 146.3 91.3004 146.4 90.8004C157.2 91.3004 167.2 90.3004 176.5 89.2004C176.5 89.2004 176.5 89.2004 176.6 89.2004C176.9 89.2004 177.4 88.9004 177.7 88.2004C178.7 88.1004 181.6 87.9004 182.3 87.9004C183.4 87.8004 184.6 87.6004 185.7 87.5004L186.9 87.3004C187.5 87.2004 188.2 87.1004 188.8 87.0004C190.6 86.7004 191.4 86.2004 191.3 85.5004C191.2 85.0004 190.8 84.7004 189.7 84.6004C189.9 84.5004 190.1 84.5004 190.4 84.4004C192.1 84.0004 192.9 83.4004 192.8 82.8004C192.7 82.2004 191.9 81.9004 190.1 82.1004C190 82.1004 189.8 82.1004 189.7 82.1004C190.1 82.0004 190.6 81.9004 191 81.7004C191.9 81.4004 193.5 80.9004 193.3 80.0004C193.2 79.3004 192.3 79.1004 190.6 79.4004C190.5 79.4004 189.6 79.5004 188.5 79.7004L189.2 79.4004C190.1 79.0004 191.5 78.2004 191.2 77.3004C191 76.7004 190 76.6004 188.4 77.1004C188.1 77.2004 184 78.4004 183.5 78.5004C183 78.6004 182.7 78.6004 182.5 78.5004C182.4 78.0004 182.6 77.2004 182.8 76.4004C183.1 74.9004 183.4 73.5004 182.3 73.1004C181.7 72.9004 180.8 73.2004 179 77.0004C178.6 77.8004 178 78.0004 177 78.1004C176.5 77.3004 176 77.1004 175.6 77.0004H175.5C175.5 77.0004 175.5 77.0004 175.4 77.0004C173.1 77.2004 170.9 77.5004 168.6 77.8004C158.6 79.0004 149.2 80.1004 142.3 79.0004C141.6 78.8004 141.1 78.5004 140.7 78.1004C151.6 75.5004 161.2 65.7004 162.3 61.1004C162.7 59.7004 162.2 58.9004 161.8 58.6004C159 56.3004 153.1 60.5004 150.6 62.5004C150.6 61.3004 150.2 60.4004 149.4 60.0004C146.3 58.3004 138.6 63.4004 136 66.0004C135.4 66.5004 134.7 67.4004 134.2 68.7004C134 69.0004 133.9 69.4004 133.8 69.7004C126.6 61.7004 116.8 56.4004 106.2 54.5004C106.3 54.1004 106.5 53.8004 106.6 53.4004C106.9 52.5004 107.3 51.7004 107.5 50.9004C107.6 50.5004 107.4 50.1004 107.1 50.0004C106.6 49.8004 106 50.2004 105.3 51.1004C105.5 50.1004 105.7 49.1004 105.7 48.3004C105.7 48.2004 105.7 48.1004 105.6 47.9004C105.5 47.7004 105.4 47.6004 105.2 47.5004C105 47.4004 104.8 47.4004 104.6 47.5004C103.7 47.9004 102.3 50.7004 101.3 53.8004C101.1 53.8004 100.9 53.8004 100.6 53.8004H100.5C98.5001 53.7004 96.5001 53.7004 94.4001 53.9004C93.9001 50.5004 93.0001 47.3004 92.2001 46.7004C92.0001 46.6004 91.7001 46.5004 91.5001 46.7004C91.3001 46.8004 91.0001 47.1004 91.0001 47.4004C91.0001 48.6004 91.0001 49.7004 90.9001 50.9004C90.4001 50.0004 89.8001 49.2004 89.1001 49.4004C88.8001 49.5004 88.5001 49.9004 88.6001 50.3004C88.8001 51.0004 88.9001 51.7004 89.0001 52.4004C88.7001 52.1004 88.3001 52.0004 88.0001 52.1004C87.7001 52.2004 87.5001 52.6004 87.6001 53.0004C87.8001 53.6004 87.9001 54.2004 88.0001 54.8004C77.1001 57.1004 67.3001 63.1004 60.3001 71.8004C59.9001 70.9004 59.4001 69.9004 58.8001 68.8004C58.7001 68.6004 57.9001 67.3004 57.4001 66.5004C56.9001 65.6004 55.9001 65.3004 55.3001 65.6004C55.1001 65.7004 55.0001 65.7004 54.9001 65.9004C54.3001 65.6004 53.6001 65.7004 53.1001 66.0004C52.9001 66.1004 52.8001 66.2004 52.7001 66.4004C52.1001 66.2004 51.5001 66.3004 51.1001 66.5004C50.9001 66.6004 50.8001 66.8004 50.7001 67.0004C50.3001 66.9004 49.9001 67.0004 49.5001 67.2004C49.3001 67.4004 49.1001 67.6004 49.0001 67.9004C48.4001 67.8004 47.9001 68.0004 47.6001 68.4004C47.4001 68.6004 47.0001 69.5004 48.3001 70.7004C48.4001 70.8004 48.7001 71.0004 49.0001 71.3004C50.1001 72.2004 52.1001 73.9004 53.3001 75.9004C54.1001 77.1004 54.4001 78.6004 54.2001 80.0004C54.2001 80.2004 54.0001 80.4004 53.8001 80.5004C53.4001 80.8004 52.8001 80.8004 52.1001 80.7004C51.1001 80.4004 39.6001 77.5004 23.1001 79.1004C22.9001 79.1004 22.7001 79.3004 22.7001 79.5004C22.6001 79.8004 22.6001 80.1004 22.5001 80.4004C20.7001 80.4004 19.0001 79.8004 17.5001 78.8004C17.2001 78.6004 16.3001 78.0004 15.7001 78.6004C15.1001 79.2004 15.8001 80.2004 16.0001 80.6004C16.1001 80.8004 16.2001 81.1004 16.2001 81.4004C15.0001 81.7004 13.7001 82.0004 12.6001 82.3004C8.30008 83.7004 8.10008 84.2004 8.20008 84.8004C8.30008 85.1004 8.50008 85.2004 8.80008 85.3004H8.70008C4.60008 87.2004 4.80008 87.9004 5.00008 88.2004C5.10008 88.4004 5.20008 88.7004 6.00008 88.7004C6.30008 88.7004 6.70008 88.7004 7.30008 88.5004C6.90008 88.9004 6.60008 89.3004 6.80008 89.7004C6.90008 90.0004 7.20008 90.1004 7.60008 90.1004C7.90008 90.1004 8.30008 90.0004 8.80008 89.9004C8.50008 90.3004 8.30008 90.7004 8.50008 91.1004C8.70008 91.4004 9.00008 91.6004 9.50008 91.6004C10.0001 91.6004 10.5001 91.5004 11.0001 91.3004C14.8001 90.0004 20.0001 89.1004 22.8001 89.1004C22.9001 89.4004 23.0001 89.7004 23.1001 90.1004C23.2001 90.3004 23.4001 90.5004 23.6001 90.4004C25.6001 90.2004 27.6001 90.2004 29.5001 90.1004C29.6001 90.1004 29.6001 90.2004 29.7001 90.2004C29.8001 90.2004 29.8001 90.2004 29.9001 90.2004C29.9001 90.2004 29.9001 90.2004 30.0001 90.2004C36.7001 90.1004 43.3001 90.8004 49.9001 92.1004C50.1001 92.7004 50.2001 93.3004 50.4001 93.9004C50.4001 94.1004 50.5001 94.2004 50.5001 94.4004C50.2001 96.1004 50.1001 97.8004 50.0001 99.5004C49.9001 101.1 49.9001 102.6 50.0001 104.2C48.2001 107.1 46.9001 111.7 48.3001 115.6L43.7001 125.3L30.2001 116.7C30.0001 116.6 29.8001 116.6 29.7001 116.7C29.0001 117.1 28.4001 117.6 27.8001 118.1C27.7001 118 27.6001 118 27.5001 117.9C27.4001 117.8 27.3001 117.7 27.1001 117.6C27.1001 117.6 27.1001 117.5 27.0001 117.5C26.4001 117.1 25.8001 116.6 25.2001 116.2C24.8001 115.9 24.3001 115.5 23.9001 115.3C23.2001 114.8 22.4001 114.4 21.6001 114.1H21.5001C20.2001 114 19.0001 114.1 17.8001 114.4C16.3001 114.8 14.1001 114.9 12.1001 115.1C7.80008 115.5 5.50008 115.8 5.30008 116.9C5.20008 117.4 5.70008 117.8 6.40008 118.3C8.20008 119.6 12.6001 121.6 15.9001 123L17.6001 123.8C19.2001 124.5 20.8001 125.2 22.3001 126.1C22.1001 126.7 21.8001 127.4 21.6001 128.1C21.5001 128.3 21.6001 128.5 21.8001 128.7L39.4001 140.8C40.6001 141.7 42.0001 142.2 43.5001 142.5C44.1001 142.6 44.8001 142.7 45.4001 142.7C47.0001 142.7 48.6001 142.3 50.1001 141.6C52.2001 140.6 53.8001 139 54.9001 137L58.7001 129.7C62.3001 134.8 66.7001 139 71.8001 142.4C71.8001 142.6 71.9001 142.8 72.0001 142.9C72.5001 143.2 73.0001 143.5 73.4001 143.8C73.2001 144.4 72.9001 145.1 72.7001 145.7C72.5001 146.3 72.2001 146.9 72.1001 147.4C71.8001 148.2 71.6001 149.1 71.6001 150V150.1C71.8001 151.3 72.3001 152.5 72.9001 153.6C73.6001 155 74.4001 157 75.1001 158.9C76.6001 162.9 77.5001 165 78.6001 165C78.6001 165 78.6001 165 78.7001 165C79.1001 165 79.5001 164.6 79.8001 163.6C80.5001 161.6 81.2001 157.2 81.7001 153.7C81.8001 152.9 82.0001 152.1 82.1001 151.4C82.1001 151.4 82.1001 151.4 82.1001 151.3C82.3001 150.1 82.5001 148.9 82.7001 147.6C87.7001 149.3 93.0001 150.1 98.3001 150.1C100.1 150.1 101.8 150 103.6 149.8L103.1 151.7C103 151.9 103.1 152.1 103.2 152.2C103.5 152.5 103.8 152.7 104.2 153C103.5 156.9 102.4 160.7 100.9 164.3C98.3001 170.1 98.4001 171 98.8001 171.5C99.0001 171.8 99.3001 171.9 99.7001 171.9C99.7001 171.9 99.7001 171.9 99.8001 171.9C100.9 171.9 102.4 170.5 104.6 168.2C106.2 166.6 108 164.7 109.5 163.9C110.4 163.4 111.3 162.8 111.9 162C112.6 161.1 112.8 160.2 113 159.1C113.2 158.2 113.3 157.1 113.9 155.7C114.7 155.6 115.5 155.5 116.2 155.4C116.4 155.4 116.5 155.2 116.6 155L119.3 145.2C129.5 140.2 137.6 131.9 142.3 121.5L149.5 132.5C150.1 133.5 151 134.3 151.9 134.9C152.9 135.5 154 135.9 155.1 136C156.2 136.1 157.4 136 158.5 135.7C159.6 135.4 160.6 134.8 161.5 134L180.6 116.6C180.7 116.5 180.8 116.3 180.8 116.1C180.6 115.4 180.4 114.7 180.1 114C183.1 111.4 186.3 109 189.6 106.8C194.7 103.3 195.1 102.5 195 101.9ZM156.5 120.2C156.6 121.3 156.7 122.3 156.7 123.4C156.7 123.6 156.8 123.8 157.1 123.9H157.2C157.4 123.9 157.5 123.8 157.6 123.7L162.8 115.4L171.8 107C173 107.5 174.1 108.3 175.1 109.2L157.7 125C157.4 125.2 157.1 125.4 156.8 125.5C156.5 125.6 156.1 125.6 155.8 125.5C155.5 125.4 155.2 125.2 154.9 125C154.7 124.8 154.5 124.5 154.4 124.1C151.3 112.8 149.1 105.9 141.9 100.6C142.5 100.3 143.1 100 143.7 99.7004C153.9 103.8 156.5 120 156.5 120.2ZM145.2 99.1004C144.9 99.0004 144.6 98.8004 144.3 98.7004C144.3 97.6004 144.5 96.5004 144.8 95.3004C145 96.6004 145.1 97.9004 145.2 99.1004ZM188.7 85.8004C188.1 85.9004 187.5 86.0004 186.9 86.1004L185.7 86.3004C185 86.4004 184.3 86.5004 183.6 86.6004C183.9 86.1004 184.1 85.6004 184.4 85.1004C185.9 85.4004 187.4 85.5004 188.9 85.5004C189.5 85.5004 189.8 85.5004 190.1 85.5004C189.7 85.6004 189.3 85.7004 188.7 85.8004ZM190.3 82.9004C190.9 82.9004 191.2 82.9004 191.5 82.9004C191.2 83.0004 190.8 83.2004 190.3 83.3004C188.8 83.7004 187.2 84.0004 185.6 84.2004C185.3 84.2004 185 84.1004 184.7 84.0004C184.8 83.7004 184.9 83.3004 185 83.0004C186.7 83.1004 188.5 83.1004 190.3 82.9004ZM190.8 80.2004C191.4 80.1004 191.8 80.1004 192.1 80.1004C191.9 80.2004 191.5 80.4004 190.8 80.6004C188.7 81.2004 186.2 81.9004 185.6 82.1004C185.4 82.1004 185.2 82.1004 185 82.1004C185 81.7004 185.1 81.3004 185.1 80.9004C185.2 80.9004 185.2 80.9004 185.3 80.9004C186.9 80.7004 190.5 80.3004 190.8 80.2004ZM188.8 77.8004C189.4 77.6004 189.8 77.5004 190 77.5004C189.8 77.7004 189.4 77.9004 188.8 78.2004L185.2 79.9004C185.1 79.9004 185.1 79.9004 185 79.9004C185 79.8004 185 79.6004 185 79.5004C185 79.2004 184.7 79.0004 184.5 79.1004C186 78.7004 188.8 77.9004 188.8 77.8004ZM179.9 77.3004C181.4 74.2004 182 73.9004 182 73.9004C182.2 74.1004 181.9 75.4004 181.8 76.0004C181.6 77.0004 181.4 78.0004 181.6 78.7004C181.7 78.9004 181.8 79.0004 182 79.1004C181.9 79.2004 181.9 79.2004 181.9 79.3004C181.5 80.4004 180.8 81.4004 180 82.3004C179.2 83.2004 178.2 83.8004 177.1 84.2004C176.8 84.3004 176.7 84.6004 176.8 84.8004C176.9 85.0004 177.1 85.1004 177.3 85.1004C177.4 85.1004 177.4 85.1004 177.5 85.1004C178.7 84.6004 179.8 83.9004 180.8 82.9004C181.7 82.0004 182.4 80.8004 182.9 79.6004C182.9 79.5004 182.9 79.3004 182.9 79.2004C183.2 79.2004 183.5 79.2004 183.8 79.1004C183.9 79.1004 184.2 79.0004 184.5 78.9004C184.3 79.0004 184.2 79.2004 184.2 79.4004C184.5 81.6004 184 83.9004 182.8 85.8004C182.7 86.0004 182.7 86.2004 182.8 86.4004C182.6 86.4004 182.5 86.4004 182.3 86.5004C181.5 86.6004 177.4 86.8004 177.4 86.8004L176.8 86.9004C176.4 86.9004 176.1 87.0004 175.8 87.0004C175.4 86.0004 174.9 84.3004 174.9 82.1004C174.8 80.7004 174.9 79.7004 175.1 78.9004C175.3 78.9004 175.6 78.9004 175.8 78.9004L176.8 78.8004C178 78.9004 179.3 78.7004 179.9 77.3004ZM168.8 78.6004C170.6 78.4004 172.5 78.2004 174.3 78.0004C173.8 79.2004 173.8 81.2004 173.8 82.2004C173.9 84.0004 174.2 86.8004 175.2 88.2004C166.2 89.3004 156.5 90.1004 146.1 89.7004C145.7 89.7004 145.4 89.7004 145 89.6004C144.5 89.6004 144.1 89.5004 143.6 89.5004C143.4 89.5004 143.2 89.6004 143.1 89.8004C143 90.0004 143.1 90.2004 143.2 90.4004C143.4 90.5004 143.6 90.7004 144 90.9004C144.3 91.1004 144.6 91.3004 145 91.5004C145 91.6004 144.9 91.7004 144.9 91.8004C144.8 92.1004 144.7 92.5004 144.5 92.8004C144.4 92.9004 144.4 93.0004 144.4 93.0004C143.7 94.9004 143.1 96.9004 143.2 98.7004C140 100.5 135.3 102 132.3 101.2C130 96.2004 128.8 92.4004 128.6 89.6004C128.6 89.3004 128.6 89.0004 128.6 88.7004C128.6 87.5004 128.9 86.3004 129.4 85.2004C129.5 85.0004 129.4 84.7004 129.2 84.6004C129 84.5004 128.7 84.5004 128.5 84.7004L126.7 87.3004L101.3 71.8004C101.4 71.3004 101.5 70.9004 101.6 70.4004C101.7 70.3004 101.7 70.2004 101.7 70.2004C102.1 69.1004 102.6 68.0004 103.2 66.9004C104.2 65.4004 105.4 64.1004 106.9 63.1004C109.8 64.8004 114.1 67.5004 118.3 70.2004C126.9 75.6004 131.5 78.5004 133.2 79.2004C132.9 83.4004 133.3 87.6004 134.5 91.7004C134.6 91.9004 134.7 92.1004 135 92.1004C135.2 92.1004 135.4 92.0004 135.5 91.8004C137.3 87.5004 139.6 83.5004 142.5 79.9004C149.5 80.9004 158.9 79.8004 168.8 78.6004ZM137.5 66.2004C138.5 66.4004 139.3 68.4004 139.2 69.8004C139.2 70.3004 139.4 70.6004 139.6 70.7004C140 70.9004 140.5 70.7004 140.9 70.4004C141.1 70.3004 141.3 70.2004 141.4 70.3004C141.5 70.4004 141.6 70.5004 141.6 70.7004C141.6 71.1004 141.2 71.7004 140.2 72.2004C140.1 72.2004 140.1 72.3004 140 72.3004C139.8 72.6004 139.6 72.9004 139.5 73.2004C139.1 75.0004 138.8 76.9004 139.7 78.3004C140.1 78.9004 140.7 79.4004 141.5 79.7004C139 82.9004 136.9 86.4004 135.2 90.1004C134.4 86.6004 134.1 83.0004 134.3 79.3004C135 79.1004 135.8 78.5004 136.3 77.3004L138.2 75.5004C138.4 75.3004 138.4 75.1004 138.3 74.9004C138.2 74.7004 138 74.6004 137.7 74.7004C137.2 74.8004 136.7 74.9004 136.2 74.9004C135.3 74.9004 134.7 74.7004 134.4 74.2004C134 73.6004 133.8 72.1004 135.2 68.9004C135.9 67.0004 136.8 66.0004 137.5 66.2004ZM133.4 70.4004C132.8 72.3004 132.8 73.7004 133.4 74.6004C133.8 75.3004 134.6 75.7004 135.5 75.8004C135.4 76.1004 135.4 76.5004 135.2 76.8004C134.8 77.9004 134.2 78.3004 133.7 78.4004C132.7 78.2004 125 73.4004 118.8 69.5004C114.5 66.8004 110 63.9004 107.1 62.3004C106.9 62.2004 106.7 62.2004 106.6 62.3004C106.4 62.5004 106.1 62.6004 105.9 62.8004L105.8 62.7004C104.4 60.6004 105.1 58.2004 105.6 56.2004L105.7 55.8004C105.7 55.6004 105.8 55.4004 105.9 55.2004C116.5 56.9004 126.2 62.3004 133.4 70.4004ZM105.7 51.9004C105.9 51.6004 106 51.4004 106.2 51.2004C106 51.7004 105.8 52.2004 105.6 52.7004C105.2 53.7004 104.8 54.7004 104.7 55.4004L104.6 55.8004C104.5 56.2004 104.4 56.7004 104.3 57.2004C104.3 56.0004 104.5 54.7004 104.8 53.5004C105.1 53.0004 105.4 52.6004 105.6 52.2004L105.7 51.9004ZM104.6 48.8004C104.5 49.6004 104.3 50.5004 104.1 51.4004C103.3 55.5004 102.3 60.5004 105.1 63.3004C104.1 64.2004 103.1 65.3004 102.4 66.4004C101.8 67.3004 101.3 68.3004 100.9 69.4004C99.2001 68.1004 98.2001 66.9004 98.2001 65.9004C98.4001 62.0004 98.4001 59.9004 98.4001 58.2004V57.4004C98.4001 57.2004 98.4001 57.1004 98.5001 57.0004C98.7001 57.1004 99.0001 57.5004 99.2001 58.5004C99.8001 60.5004 100.5 63.4004 100.5 63.4004C100.6 63.7004 100.8 63.8004 101.1 63.8004C101.4 63.7004 101.5 63.5004 101.5 63.2004C101.5 63.2004 101.2 61.9004 100.8 60.5004C100.9 56.7004 103.3 50.7004 104.6 48.8004ZM92.0001 47.9004C92.5001 49.1004 93.1001 51.6004 93.5001 54.2004C93.8001 56.1004 93.9001 58.0004 93.8001 59.6004C93.3001 61.0004 92.9001 62.3004 92.9001 62.3004C92.8001 62.6004 92.9001 62.8004 93.2001 62.9004C93.5001 63.0004 93.7001 62.9004 93.8001 62.6004C93.8001 62.6004 94.2001 61.4004 94.7001 59.9004V59.8004C94.9001 59.1004 95.1001 58.4004 95.3001 57.8004C95.5001 57.0004 95.8001 56.5004 95.9001 56.4004C95.9001 56.5004 96.0001 56.6004 96.0001 56.9004C96.5001 60.3004 96.0001 63.7004 94.6001 66.8004C94.0001 67.8004 93.2001 68.6004 92.1001 69.2004C91.6001 68.1004 90.7001 67.0004 89.9001 66.1004C89.2001 65.3004 88.2001 64.2004 87.3001 63.5004C87.4001 63.4004 87.5001 63.3004 87.6001 63.2004C87.6001 63.2004 87.6001 63.2004 87.7001 63.1004C91.5001 59.6004 92.0001 53.5004 92.0001 47.9004ZM91.7001 70.4004C91.1001 71.0004 90.1001 71.8004 88.8001 72.9004C87.3001 70.2004 85.2001 67.9004 82.7001 66.1004C83.7001 65.3004 84.7001 64.4004 85.7001 63.6004C85.8001 63.6004 86.0001 63.7004 86.2001 63.8004C86.2001 63.8004 86.2001 63.8004 86.3001 63.8004C87.0001 64.2004 88.1001 65.3004 89.3001 66.7004C90.3001 67.8004 91.1001 69.1004 91.5001 69.8004C91.5001 69.9004 91.5001 69.9004 91.5001 70.0004C91.5001 70.1004 91.6001 70.1004 91.6001 70.1004C91.7001 70.3004 91.7001 70.4004 91.7001 70.4004ZM90.2001 51.5004L90.8001 52.7004C90.7001 53.4004 90.6001 54.2004 90.5001 54.9004C90.5001 54.8004 90.5001 54.7004 90.5001 54.6004C90.6001 54.5004 90.6001 54.3004 90.5001 54.2004C90.5001 54.2004 90.5001 54.1004 90.4001 54.1004C90.2001 53.0004 90.1001 51.9004 89.8001 50.8004C90.0001 51.0004 90.1001 51.2004 90.2001 51.5004ZM89.5001 54.3004C89.6001 54.7004 89.6001 55.2004 89.7001 55.6004C89.7001 56.1004 89.6001 56.6004 89.6001 57.1004C89.5001 55.9004 89.3001 54.6004 89.0001 53.4004C89.1001 53.7004 89.2001 54.0004 89.5001 54.3004ZM88.3001 55.5004C88.4001 56.2004 88.5001 56.9004 88.6001 57.5004C88.6001 58.7004 87.6001 61.2004 86.5001 62.8004C86.1001 62.6004 85.7001 62.6004 85.4001 62.7004C85.4001 62.7004 85.3001 62.7004 85.3001 62.8004C78.3001 68.7004 70.8001 74.0004 63.0001 78.6004C62.8001 78.7004 62.7001 78.8004 62.5001 78.9004C62.3001 79.0004 62.2001 79.1004 61.9001 79.2004C61.6001 79.4004 61.3001 79.6004 60.9001 79.5004C60.6001 79.5004 60.2001 79.4004 60.0001 79.2004C59.6001 78.7004 59.4001 78.1004 59.3001 77.5004C60.3001 77.4004 61.0001 77.0004 61.3001 76.3004C61.7001 75.5004 61.6001 74.3004 61.0001 72.5004C67.7001 63.8004 77.4001 57.8004 88.3001 55.5004ZM54.3001 81.1004C54.8001 80.8004 55.1001 80.4004 55.2001 79.9004C55.5001 78.3004 55.1001 76.6004 54.2001 75.2004C54.2001 75.1004 54.2001 75.0004 54.2001 74.9004C54.2001 74.8004 54.2001 74.8004 54.2001 74.7004C54.2001 74.5004 54.2001 74.2004 54.1001 74.0004C54.0001 73.5004 53.7001 73.1004 53.3001 72.8004C52.8001 72.4004 52.7001 72.1004 52.7001 71.9004C52.7001 71.9004 52.7001 71.8004 52.8001 71.8004C52.8001 71.8004 53.0001 71.8004 53.2001 72.0004C53.6001 72.4004 54.0001 72.5004 54.3001 72.3004C54.4001 72.2004 54.5001 72.1004 54.5001 72.0004C54.6001 71.7004 54.5001 71.2004 54.4001 70.8004C54.5001 70.8004 54.5001 70.8004 54.6001 70.8004C54.8001 70.7004 55.1001 70.6004 55.2001 70.4004L55.3001 70.3004H55.4001C55.6001 70.3004 55.9001 70.3004 56.1001 70.3004C56.3001 70.2004 56.5001 70.2004 56.7001 70.0004L56.8001 69.9004C56.9001 69.9004 57.0001 70.0004 57.0001 70.0004C57.1001 70.0004 57.3001 70.0004 57.4001 70.0004C57.6001 70.0004 57.8001 69.9004 58.0001 69.8004C58.1001 69.8004 58.2001 69.7004 58.2001 69.6004C58.8001 70.7004 59.3001 71.7004 59.6001 72.5004C60.2001 74.0004 60.4001 75.1004 60.1001 75.6004C59.9001 76.0004 59.3001 76.2004 58.4001 76.3004C57.8001 76.3004 57.1001 76.3004 56.5001 76.2004C56.3001 76.2004 56.1001 76.3004 56.0001 76.5004C55.9001 76.7004 56.0001 77.0004 56.2001 77.1004L58.4001 78.6004C58.6001 79.0004 58.8001 79.3004 59.0001 79.6004C59.0001 79.6004 59.0001 79.7004 59.1001 79.7004C59.6001 80.1004 60.1001 80.3004 60.7001 80.3004C61.3001 80.3004 61.9001 80.1004 62.3001 79.8004C62.4001 79.7004 62.5001 79.7004 62.6001 79.6004C62.7001 81.0004 62.5001 83.9004 60.0001 84.7004C57.4001 85.6004 54.5001 83.8004 52.8001 81.2004C53.5001 81.5004 53.9001 81.4004 54.3001 81.1004ZM9.20008 85.9004C10.7001 85.2004 12.3001 84.7004 13.9001 84.3004C13.8001 84.5004 13.6001 84.6004 13.5001 84.8004C13.4001 84.9004 13.4001 85.0004 13.3001 85.2004C12.4001 85.5004 11.5001 85.8004 10.6001 86.2004C8.30008 87.0004 7.10008 87.3004 6.50008 87.3004C6.90008 87.1004 7.70008 86.6004 9.20008 85.9004ZM8.20008 88.8004C8.30008 88.7004 8.40008 88.7004 8.50008 88.6004C9.80008 87.7004 11.2001 87.0004 12.6001 86.5004C12.5001 86.8004 12.4001 87.0004 12.3001 87.3004C11.9001 87.5004 11.6001 87.7004 11.3001 87.9004C10.5001 88.2004 9.60008 88.4004 8.70008 88.7004C8.50008 88.7004 8.30008 88.7004 8.20008 88.8004ZM10.6001 90.1004C10.1001 90.3004 9.80008 90.3004 9.60008 90.3004C9.70008 90.2004 9.90008 89.9004 10.3001 89.7004C10.8001 89.3004 11.4001 89.0004 11.9001 88.7004C11.9001 88.8004 11.9001 88.8004 11.9001 88.9004C11.9001 89.2004 12.0001 89.4004 12.3001 89.5004H12.4001C12.6001 89.5004 12.8001 89.3004 12.9001 89.1004C13.1001 87.8004 13.6001 86.6004 14.3001 85.6004C14.7001 85.0004 15.2001 84.5004 15.7001 84.0004C15.9001 83.8004 15.9001 83.5004 15.7001 83.3004C15.5001 83.1004 15.3001 83.1004 15.1001 83.2004C14.1001 83.4004 13.2001 83.7004 12.2001 83.9004H12.1001C11.4001 83.9004 10.6001 84.0004 10.0001 84.0004C10.5001 83.8004 11.5001 83.4004 13.0001 82.9004C14.0001 82.6004 15.2001 82.3004 16.3001 82.1004C16.3001 82.5004 16.4001 82.8004 16.6001 83.1004C16.8001 83.6004 17.1001 84.1004 17.6001 84.5004C18.0001 84.9004 18.5001 85.2004 19.0001 85.4004C19.5001 85.6004 19.9001 85.7004 20.4001 85.7004C20.5001 85.7004 20.6001 85.7004 20.6001 85.7004C20.9001 85.7004 21.1001 85.4004 21.1001 85.2004C21.1001 84.9004 20.8001 84.7004 20.6001 84.7004C20.2001 84.7004 19.7001 84.7004 19.3001 84.5004C18.9001 84.4004 18.5001 84.1004 18.2001 83.8004C17.9001 83.5004 17.6001 83.1004 17.5001 82.7004C17.3001 82.3004 17.3001 81.9004 17.3001 81.4004C17.4001 80.8004 17.3001 80.2004 17.0001 79.7004C16.8001 79.4004 16.7001 79.2004 16.7001 79.1004C16.8001 79.1004 16.9001 79.2004 17.1001 79.3004C18.7001 80.4004 20.5001 81.0004 22.5001 81.0004C22.1001 83.2004 22.2001 85.5004 22.7001 87.7004C19.6001 87.8004 14.4001 88.8004 10.6001 90.1004ZM23.6001 88.3004C23.6001 88.2004 23.6001 88.2004 23.5001 88.1004C22.8001 85.4004 22.8001 82.5004 23.5001 79.8004C25.2001 79.6004 26.9001 79.5004 28.5001 79.5004C27.8001 82.6004 27.9001 85.8004 28.9001 88.9004C27.2001 88.9004 25.5001 89.0004 23.8001 89.1004C23.8001 88.8004 23.7001 88.6004 23.6001 88.3004ZM30.0001 88.8004C29.0001 85.8004 28.8001 82.5004 29.6001 79.4004C41.9001 79.0004 50.5001 81.0004 51.7001 81.3004C53.2001 83.9004 56.0001 86.2004 58.8001 86.2004C59.4001 86.2004 60.0001 86.1004 60.6001 85.9004C64.0001 84.7004 63.9001 80.5004 63.8001 79.3004C70.2001 75.6004 76.3001 71.4004 82.1001 66.8004C84.6001 68.6004 86.7001 70.9004 88.2001 73.6004C83.7001 77.3004 76.7001 82.9004 70.4001 86.4004L69.0001 84.9004C68.9001 84.7004 68.6001 84.7004 68.4001 84.8004C68.2001 84.9004 68.1001 85.1004 68.1001 85.4004C68.3001 86.2004 68.4001 87.0004 68.5001 87.8004C68.8001 91.9004 68.1001 96.5004 67.3001 101L67.2001 101.4C62.9001 102.5 58.6001 102.6 52.7001 101.8C52.5001 99.1004 52.0001 96.4004 51.3001 93.7004L52.5001 92.1004C52.6001 92.0004 52.6001 91.8004 52.6001 91.6004C52.5001 91.4004 52.4001 91.3004 52.2001 91.3004L51.6001 91.2004C51.1001 91.1004 50.7001 91.0004 50.3001 90.9004C43.6001 89.4004 36.8001 88.8004 30.0001 88.8004ZM51.7001 101.8C51.4001 102 51.1001 102.3 50.8001 102.6C50.8001 101.5 50.8001 100.4 50.9001 99.3004C50.9001 98.6004 51.0001 97.8004 51.1001 97.1004C51.3001 98.7004 51.6001 100.2 51.7001 101.8ZM50.7001 104.4C51.1001 103.7 51.6001 103.1 52.2001 102.6C58.2001 103.5 62.6001 103.4 67.0001 102.3C66.9001 103.2 66.7001 104.1 66.5001 104.9C65.7001 104.9 64.9001 104.9 64.1001 105V106C65.0001 106 65.9001 105.9 66.9001 105.9H67.0001C72.7001 105.8 78.5001 105.9 84.1001 106.4C85.4001 106.5 86.6001 106.9 87.7001 107.5C88.8001 108.1 89.8001 109 90.5001 110C91.2001 111 91.8001 112.2 92.0001 113.5C92.2001 114.8 92.2001 116.1 91.9001 117.3C90.3001 124.3 88.3001 131.2 86.1001 138.1C83.9001 138.5 81.8001 138.5 79.6001 138C77.4001 137.5 75.4001 136.7 73.6001 135.4C74.4001 131 75.3001 126.6 76.4001 122.3C81.3001 121.7 84.9001 120.9 85.0001 120.9C85.3001 120.8 85.4001 120.6 85.4001 120.3C85.4001 120 85.1001 119.9 84.8001 119.9C84.8001 119.9 81.0001 120.7 76.0001 121.3C67.4001 122.3 60.6001 122.3 56.2001 121C55.0001 120.7 53.9001 120.2 53.0001 119.6C51.2001 118.5 49.9001 117 49.2001 115.1V115C47.8001 111.5 49.0001 107 50.7001 104.4ZM81.7001 146.5C81.6001 146.7 81.6001 146.7 81.6001 146.8C81.4001 147.9 81.2001 149 81.0001 150.1C80.8001 150 80.6001 149.8 80.4001 149.7C80.0001 149.4 79.6001 149.1 79.2001 148.8C79.0001 148.6 78.8001 148.5 78.6001 148.3C77.2001 147.1 75.9001 145.7 74.7001 144.2C76.9001 145.1 79.2001 145.6 81.6001 145.6C81.7001 145.6 81.8001 145.6 81.9001 145.6C81.9001 145.9 81.8001 146.2 81.7001 146.5ZM74.3001 142.9C74.2001 142.8 74.2001 142.8 74.1001 142.8C74.1001 142.8 74.1001 142.8 74.0001 142.8C73.6001 142.6 73.1001 142.3 72.7001 142.1C72.7001 142 72.7001 141.9 72.7001 141.8C72.9001 140.1 73.2001 138.3 73.5001 136.6C75.3001 137.8 77.3001 138.7 79.5001 139.1C80.7001 139.4 81.9001 139.5 83.1001 139.5C84.0001 139.5 84.9001 139.4 85.8001 139.3C85.2001 141 84.6001 142.8 84.0001 144.5C80.7001 144.9 77.3001 144.4 74.3001 142.9ZM12.0001 115.8C14.1001 115.6 16.3001 115.4 17.9001 115C19.0001 114.7 20.1001 114.6 21.3001 114.7C21.4001 114.7 21.6001 114.8 21.7001 114.8C21.0001 114.9 20.3001 115 19.6001 115.1C17.9001 115.5 15.5001 115.7 13.1001 115.9C11.7001 116 10.5001 116.1 9.30008 116.3C9.00008 116.3 8.80009 116.4 8.60009 116.4H8.50008C8.30008 116.4 8.10008 116.5 7.90008 116.5C7.80008 116.5 7.70008 116.5 7.70008 116.5C7.60008 116.5 7.40008 116.6 7.30008 116.6C7.20008 116.6 7.10008 116.7 7.00008 116.7C6.90008 116.7 6.80008 116.8 6.70008 116.8H6.60008C6.40008 116.7 6.30008 116.6 6.20008 116.5C6.70008 116.3 9.90008 116 12.0001 115.8ZM18.5001 123C18.8001 122.8 19.0001 122.5 19.3001 122.3C19.6001 122.1 19.8001 121.9 20.1001 121.7C20.5001 121.4 20.9001 121.1 21.4001 120.9C21.7001 120.7 21.9001 120.5 22.2001 120.4C22.6001 120.2 23.0001 120 23.4001 119.7C24.4001 119.2 25.4001 118.7 26.5001 118.3C26.6001 118.4 26.7001 118.4 26.7001 118.5C26.7001 118.5 26.8001 118.5 26.8001 118.6C24.9001 120.3 23.6001 122.4 22.5001 125.1C21.2001 124.2 19.9001 123.5 18.5001 123ZM29.8001 117.4L34.0001 120.1C30.8001 122.4 28.6001 126 27.1001 130.9L22.5001 127.7C24.1001 122.7 26.2001 119.8 29.8001 117.4ZM53.8001 136.2C52.8001 138 51.3001 139.5 49.5001 140.4C47.6001 141.3 45.6001 141.6 43.5001 141.2C42.1001 141 40.9001 140.4 39.8001 139.7L28.0001 131.5C29.5001 126.5 31.7001 122.9 34.9001 120.7L43.5001 126.2C43.6001 126.3 43.8001 126.3 43.9001 126.3C44.0001 126.3 44.2001 126.2 44.2001 126L48.6001 116.6C49.4001 118.3 50.7001 119.6 52.4001 120.7L59.2001 125.9L58.0001 128.2L53.8001 136.2ZM59.1001 128.4L61.9001 123.1C65.6001 123.3 70.2001 123.2 75.5001 122.6C74.0001 128.7 72.8001 134.9 71.9001 141.1C66.8001 137.6 62.5001 133.4 59.1001 128.4ZM78.3001 163.7C77.7001 163.2 76.6001 160.3 75.8001 158.3C75.1001 156.3 74.3001 154.3 73.5001 152.9C73.0001 151.9 72.6001 150.8 72.3001 149.7C72.3001 149.5 72.3001 149.4 72.3001 149.2C72.3001 149.2 72.3001 149.2 72.3001 149.3C72.4001 149.6 72.5001 149.9 72.6001 150.2V150.3C72.7001 150.6 72.9001 151 73.1001 151.3C73.9001 152.9 74.8001 155.1 75.6001 157.3C76.3001 159.2 77.0001 161 77.6001 162.2C77.6001 162.2 77.6001 162.3 77.7001 162.3C77.8001 162.4 77.8001 162.6 77.9001 162.7C77.9001 162.8 78.0001 162.9 78.0001 162.9C78.1001 163 78.1001 163.1 78.2001 163.1L78.3001 163.2C78.5001 163.5 78.4001 163.6 78.3001 163.7ZM82.8001 146.4C82.9001 146.1 82.9001 145.8 83.0001 145.6C83.5001 145.6 84.1001 145.5 84.6001 145.4C84.8001 145.4 84.9001 145.2 85.0001 145.1C85.7001 143.1 86.4001 141 87.1001 139C87.2001 138.9 87.2001 138.8 87.2001 138.7C89.5001 131.8 91.4001 124.8 93.1001 117.7C93.4001 116.3 93.5001 114.9 93.2001 113.5C92.9001 112.1 92.4001 110.8 91.5001 109.6C90.7001 108.4 89.6001 107.5 88.3001 106.8C87.1001 106.1 85.7001 105.7 84.2001 105.6C78.7001 105.2 73.1001 105 67.5001 105.1C67.7001 104.1 67.9001 103.1 68.0001 102.1C68.0001 102.1 68.0001 102 68.1001 102L68.2001 101.2C68.9001 96.8004 69.7001 92.3004 69.4001 88.1004C69.7001 87.9004 70.0001 87.8004 70.3001 87.6004C70.3001 87.6004 70.3001 87.6004 70.4001 87.6004C79.2001 82.7004 89.4001 74.0004 92.4001 71.3004C92.7001 71.0004 92.7001 70.7004 92.6001 70.2004C93.9001 69.6004 94.9001 68.6004 95.6001 67.3004C97.1001 64.0004 97.6001 60.4004 97.1001 56.8004C96.9001 55.7004 96.4001 55.4004 96.1001 55.4004C95.6001 55.4004 95.2001 55.8004 94.8001 56.7004C94.8001 56.1004 94.7001 55.4004 94.6001 54.7004C96.6001 54.6004 98.5001 54.5004 100.5 54.6004H100.6C100.7 54.6004 100.9 54.6004 101 54.6004C100.7 55.7004 100.4 56.8004 100.2 57.8004C99.7001 56.4004 99.1001 55.7004 98.4001 55.8004C98.2001 55.8004 97.5001 56.0004 97.5001 57.2004V58.1004C97.5001 59.8004 97.5001 61.9004 97.3001 65.8004C97.2001 67.5004 99.0001 69.2004 100.6 70.4004C100.4 70.9004 100.3 71.5004 100.2 72.0004C100.2 72.2004 100.3 72.4004 100.4 72.5004L127.5 89.0004C127.5 89.2004 127.5 89.5004 127.5 89.7004C127.7 92.6004 128.9 96.4004 131.3 101.5L115.2 118.7C112.2 121.9 110 125.8 108.8 130L103.5 148.4C96.7001 149.4 89.5001 148.6 82.8001 146.4ZM111.7 158.8C111.5 159.8 111.4 160.5 110.9 161.2C110.3 161.9 109.6 162.4 108.8 162.8C107.2 163.7 105.4 165.5 103.6 167.3C102 168.9 100.3 170.7 99.5001 170.7C99.4001 170.7 99.4001 170.7 99.4001 170.7C99.3001 170.5 99.4001 169.5 101.6 164.5C103 160.9 104.1 157.2 104.9 153.4C106.2 154.2 107.6 154.9 109.1 155.2C109.8 155.4 110.4 155.5 111.1 155.5H111.2C111.6 155.5 112 155.6 112.4 155.6C112 156.9 111.9 157.9 111.7 158.8ZM115.4 154.3C114.2 154.6 113 154.6 111.8 154.6L118.1 130.4L136.5 114.4L137.3 118C136.4 118.8 134.7 120.3 130.4 124L121.6 131.7C121.5 131.8 121.5 131.8 121.4 131.9L115.4 154.3ZM119.4 143.8L122.6 132.3L131.3 124.7C138.6 118.3 138.6 118.3 139.3 117.7L139.5 117.6L141.4 120.5C137 130.6 129.2 138.8 119.4 143.8ZM160.6 133.2C159.9 133.9 159 134.4 158 134.7C157 135 156 135.1 155 135C154 134.9 153 134.5 152.2 134C151.4 133.5 150.6 132.8 150.1 131.9L142.4 120.2C142.4 120.1 142.3 120.1 142.3 120L140 116.5L137.2 112.2C137.1 112 136.8 111.9 136.6 112C136.4 112.1 136.3 112.3 136.3 112.6L136.5 113.3L117.6 129.8C117.5 129.9 117.5 130 117.4 130.1L111 154.7C110.5 154.6 110 154.5 109.4 154.4C107.8 154 106.3 153.3 104.9 152.3C104.9 152.3 104.8 152.3 104.8 152.2C104.5 152 104.2 151.8 103.9 151.6L104.5 149.3V149.2L109.8 130.5C110.9 126.4 113.1 122.7 116 119.6L132.1 102.3C132.7 102.4 133.4 102.5 134 102.5C136.1 102.5 138.6 101.9 140.8 101C148.1 106.2 150.2 112.6 153.4 124.3C153.5 124.8 153.8 125.2 154.2 125.6C154.6 126 155 126.2 155.5 126.4C155.8 126.5 156.1 126.5 156.3 126.5C156.5 126.5 156.7 126.5 157 126.4C157.5 126.3 158 126 158.3 125.7L175.9 109.7C176.2 110 176.4 110.2 176.7 110.5C178 112.1 179 113.9 179.5 115.9L160.6 133.2ZM188.8 106C185.6 108.2 182.4 110.5 179.4 113C178.9 111.9 178.2 110.9 177.4 109.9C177.1 109.5 176.7 109.1 176.3 108.8V108.7L176.2 108.6C175.8 108.2 175.3 107.8 174.8 107.5C175.9 106.7 176.6 105.9 177.2 105.2C177.9 104.5 178.3 103.9 179.1 103.7C180 103.5 180.9 103.4 181.8 103.5C183.6 103.7 186.1 103.1 188.5 102.5C190.7 102 193.2 101.4 193.8 101.9L193.9 102C194 102.1 193.4 103 188.8 106Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M35.7001 61.9004C36.2001 62.3004 36.7001 62.5004 37.4001 62.6004C37.5001 62.6004 37.6001 62.6004 37.7001 62.6004C38.2001 62.6004 38.7001 62.5004 39.1001 62.3004C39.6001 62.0004 40.1001 61.6004 40.4001 61.0004C40.7001 60.5004 40.8001 59.9004 40.8001 59.2004C40.7001 58.4004 40.3001 57.6004 39.7001 57.1004C39.1001 56.6004 38.3001 56.3004 37.4001 56.4004C36.8001 56.5004 36.2001 56.7004 35.7001 57.1004C35.2001 57.5004 34.9001 58.0004 34.7001 58.6004C34.5001 59.2004 34.5001 59.8004 34.7001 60.4004C34.9001 61.0004 35.3001 61.5004 35.7001 61.9004ZM35.7001 58.9004C35.8001 58.5004 36.1001 58.2004 36.4001 57.9004C36.7001 57.6004 37.1001 57.5004 37.5001 57.4004C37.6001 57.4004 37.6001 57.4004 37.7001 57.4004C38.2001 57.4004 38.7001 57.6004 39.1001 57.9004C39.5001 58.3004 39.8001 58.8004 39.8001 59.3004C39.8001 59.7004 39.7001 60.1004 39.5001 60.5004C39.3001 60.9004 39.0001 61.2004 38.6001 61.4004C38.2001 61.6004 37.8001 61.7004 37.4001 61.6004C37.0001 61.6004 36.6001 61.4004 36.3001 61.1004C36.0001 60.8004 35.8001 60.5004 35.6001 60.1004C35.6001 59.7004 35.6001 59.3004 35.7001 58.9004Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M144 148.9H140.4V145.3C140.4 145 140.2 144.8 139.9 144.8C139.6 144.8 139.4 145 139.4 145.3V148.9H135.8C135.5 148.9 135.3 149.1 135.3 149.4C135.3 149.7 135.5 149.9 135.8 149.9H139.4V153.5C139.4 153.8 139.6 154 139.9 154C140.2 154 140.4 153.8 140.4 153.5V149.9H144C144.3 149.9 144.5 149.7 144.5 149.4C144.5 149.1 144.2 148.9 144 148.9Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M55.6001 110C57.2001 109.7 58.5001 109.1 59.8001 108.3C61.0001 107.4 62.0001 106.3 62.8001 105C62.9001 104.8 62.9001 104.5 62.6001 104.3C62.4001 104.2 62.1001 104.2 61.9001 104.5C61.2001 105.7 60.3001 106.7 59.2001 107.4C58.1001 108.2 56.8001 108.7 55.5001 109C55.2001 109.1 55.1001 109.3 55.1001 109.6C55.2001 109.8 55.4001 110 55.6001 110Z"
        fill="currentColor"
      />
      <path
        d="M92.2001 42.2004C93.3001 43.3004 94.8001 44.1004 96.4001 44.4004C96.9001 44.5004 97.5001 44.6004 98.0001 44.6004C99.1001 44.6004 100.1 44.4004 101.1 44.0004C102.6 43.4004 103.9 42.3004 104.8 41.0004C105.7 39.7004 106.2 38.1004 106.2 36.5004C106.2 34.9004 105.7 33.3004 104.8 32.0004C103.9 30.7004 102.6 29.6004 101.1 29.0004C100.1 28.6004 99.1001 28.4004 98.0001 28.4004C96.4001 28.4004 94.8001 28.9004 93.5001 29.8004C92.2001 30.7004 91.1001 32.0004 90.5001 33.5004C89.9001 35.0004 89.7001 36.6004 90.0001 38.2004C90.3001 39.7004 91.1001 41.1004 92.2001 42.2004ZM98.2001 32.5004C98.1001 32.6004 97.9001 32.6004 97.9001 32.5004C97.9001 32.5004 97.8001 32.4004 97.8001 32.3004C97.8001 32.2004 97.8001 32.2004 97.9001 32.1004C97.9001 32.1004 98.0001 32.0004 98.1001 32.0004C98.2001 32.0004 98.2001 32.0004 98.3001 32.1004C98.3001 32.1004 98.4001 32.2004 98.4001 32.3004C98.3001 32.4004 98.2001 32.4004 98.2001 32.5004Z"
        fill="currentColor"
      />
    </svg>
  </SvgIcon>
)

export default AboutUsImage
