<template>

</template>

<script>
import {Field} from "vee-validate";
export default {
  name: "ImageRadioInput",
  components: {
    Field,
  },
  props: {
    width:{
      default: 'auto'
    },
    height:{
      default: 'auto'
    },
    maxWidth: {
      default: 'inherit'
    },
    maxImgWidth: {
      default: '50%'
    },
    borderRadius: {
      default: '5px'
    },
    margin:{
      default: '0 15px 15px 0'
    },
    padding:{
      default: '10px'
    },
    selectorTop:{
      default: '-5px;'
    },
    selectorLeft:{
      default: '5px;'
    },
    selectorColor:{
      default: ''
    },
    iconSize:{
      default: 'inherit;'
    },
    options:{
      default: []
    },
    isInline:{
      default: false
    },
    optionClass:{
      default: ''
    },
    labelBorder:{
      default: '1px solid transparent;'
    }
  },
}
</script>
