// /**
//  * This is the entry for static-site-generation(ssg)'s client side hydration.
//  * Used in: "ssr mode"
//  * ("ssr" is used in many places in this project to refer to "ssg". Should have called it ssg mode...)
//  */

// import React from 'react'
// import { hydrateRoot } from 'react-dom/client'

// import type { PageLoaded } from '../../../clientTypes'
// import App from '../App'
// import ClientAppWrapper from './ClientAppWrapper'
// import pages from '/@react-pages/pages'

// declare global {
//   interface Window {
//     _vitePagesSSR: {
//       routePath: string
//     }
//   }
// }

// const routePath = window._vitePagesSSR?.routePath

// if (!routePath) {
//   console.error(
//     `[vite-pages]: window._vitePagesSSR?.routePath should be defined`
//   )
// }

// const pageDataImporter = pages[routePath]?.data
// if (pageDataImporter) {
//   // load current page data before hydrate
//   pageDataImporter().then(({ default: pageLoaded }: any) => {
//     const initCache: PageLoaded = {
//       [routePath]: { ...pageLoaded },
//     }
//     hydrate(initCache)
//   })
// } else {
//   // there is no page data for current page
//   hydrate({})
// }

// function hydrate(initCache: PageLoaded) {
//   const container = document.getElementById('root')!
//   hydrateRoot(
//     container,
//     <ClientAppWrapper initCache={initCache}>
//       <App />
//     </ClientAppWrapper>
//   )
// }
